leakage current of irradiated p-spray SC00.000050.00010.000150.00020.00025050100150200250300350400450500Voltage (V)

Current (A)IV of S1_03S_ST2_011.3 * 10^14 protons/cm^-2x Atlas_rad_bd3_-11degC- Atlas_rad_bd3_-19degC+ scaled -19degCdataP . SkubicUniversity of Oklahoma.